Vòng bi NSK 4314, Bạc đạn NSK 4314 – 70 x 150 x 51mm

Các tên gọi khác:

Vòng bi NSK 4314, Bạc đạn NSK 4314, NSK 4314J, NSK 4314BTNG, NSK 4314TNG, NSK 4314-BTNG, NSK 4314-TNG, NSK-4314BTNG,

NSK-4314TNG, 4314BTNG-NSK, 4314TNG-NSK, NSK 4314 BTNG, NSK 4314 TNG, 4314 NSK , 4314NSK

Thông số kỹ thuật:

The post Vòng bi NSK 4314, Bạc đạn NSK 4314 – 70 x 150 x 51mm appeared first on Vòng Bi Chuyên Dụng | Chuyên Nghiệp, Chất Lượng, Nhanh Chóng.